362 361

855

430 400

178

232

414

Wintergarten

560 212 83

Wohnzimmer

Küche

340

428

172

WC

Bidet 400

28 7

28 7

Erdgeschoss

Einfamilienhaus in Heiligensee, 13503 Berlin Maßstab 1 : 100, cm^{−1} · Version 0.3 Alle Maße vorbehaltlich Irrtum!

(C) 2009 Egbert Goewe Hausverwaltungen Ansbacher Str. 76 · 10777 Berlin hv@goewe.de · Fax +49 30 885 48 84 · Tel +49 30 882 74 54