400 167 255.5

242 82

25 7

25 7

34

117 56 82.5

83 90

Dachschräge (h = 2m)

388

125 120 60

407

Schlafzimmer

89

23 Dachschräge (h = 2.38m)

72

Dachschräge (h = 2m)

Kammer

23

127 213

Arbeitszimmer

280

Dachschräge (h = 2.38m)

12.5 345

145 295 Balkon

Zimmer

205 98

64

80

Dachschräge (h = 2.65m)

Dachgeschoss

Einfamilienhaus in Heiligensee, 13503 Berlin Maßstab 1 : 100, cm^{−1} · Version 0.4 Alle Maße vorbehaltlich Irrtum!

(C) 2009 Egbert Goewe Hausverwaltungen Ansbacher Str. 76 · 10777 Berlin hv@goewe.de · Fax +49 30 885 48 84 · Tel +49 30 882 74 54